‹

› I

G

4

4

S

S Агиос о Феос: ???

˘ 4ˇˇ ˘ ˇˇ А ˇ Ťˇ

- ги ˇ - ос ˇ ˇ » ˇ ˇˇ

ˇ ˇ 4 о ˇˇ

ˇ ˇ Фе ˇ ČČ ˇ̌ ČČ ˇ

˘˘ - ос, ˘˘

˘ ˇˇ ˘ ˇˇ А ˇ Ďˇ

- ги ˇ - ос ˇ ˇ ¨ ˇ ˇˇ

ˇˇ ˇˇ Ис ˇ ÃÃ ˇ - хи ˇ ÃÃ ˇ ˇ ÃÃ ˇˇ ÃÃ ˇ

˘˘ - рос, ˘˘

‹

›

5

I

G

4

4

ˇ`ˇ` А ˇ`

Докса Патри кэ Ио кэ Агио Пнэвмати, кэ нин кэ аи кэ ис тус эонас тон эонон. Амин.

ˇ`

- ˇ ˇˇ (ˇ ˇˇ

- ги - ˇ - ос ˇ ČČ ˇ А ˇ ČČ ˇ (ˇˇ ČČ ˇˇ ČČ ˇ

ˇˇ - фа ˇˇ

ˇ ČČ ˇˇ ˇˇ - на ˇ ÃÃ ˇ - тос, ˇ ČČ ˇ ˇ ÃÃ ˇˇ ČČ ˇ

ˇ ˇ^э

ˇˇ

ˇ ˇ ˇˇ

ˇ ˇ ˇˇ

- лэ ˇ - и ˇ - сон ˇ 4 и ˇ ˇ ˇ ˇˇ

¯¯ - мас. ¯¯